beam - y η -10 -8 -6 -4 -2 0 2 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05 2v

beam + y η -2 0 2 4 6 8 10

beam

| - y η| -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05 2v Au+Au

200 GeV 130 GeV 62.4 GeV 19.6 GeV