)〉/2

part

N〈(/〉_{ch}N〈

10

20

30

40_{p) inel.} p pp( p) NSD p pp( /2)s p) (@ p pp( Data

-e^+e_- e^+

Fit to e Heavy Ions NA49(SPS) E895(AGS)

PHOBOS Au+Au Au+Au interp. d+Au

/2) s d+Au(@

(GeV) NNs or s 1 10^210^310

Fit^-e^+

) / e 〉/2 part

N〈 (/〉_{ch}N〈

0.5

1