〉/2

part

N〈 /η/d_{ch} , dN T /dy ch -e^+e dN

0

2

4 PHOBOS 200 GeV p) 200 GeV p UA5 ( ) 200 GeV

-e^+

ALEPH (e PHOBOS 19.6 GeV Woods-Saxon Fit

(a)

)_T^{-e+e} (y AAη 0 2 4 6 8

Data / W-S Fit

0.6 0.8 1 1.2 (b)