(GeV) NNs 1 10 10^2

CM Ratio at y

0

0.5

1

>/<p> p HIJING <

>/<p> p RQMD <

> E917/E866 (AGS) + >/<K -<K > NA44 (SPS) + >/<K -<K > NA49 (SPS) + >/<K -<K > PHOBOS (RHIC) + >/<K -<K >/<p> E866 (AGS) p< >/<p> NA44 (SPS) p< >/<p> NA49 (SPS) p< >/<p> PHOBOS (RHIC) p<