〉_{eff}K〈/_{eff}K

0.8

1

1.2

PHOBOS p+p 200 GeV PHOBOS p+p 410 GeV

PYTHIA p+p 200 GeV PYTHIA p+p 410 GeV HIJING p+p 200 GeV HIJING p+p 410 GeV

〉n〈n/ 0 1 2

〉δ〈/δ

0.8

1

1.2

PHOBOS p+p 200 GeV PHOBOS p+p 410 GeV

PYTHIA p+p 200 GeV PYTHIA p+p 410 GeV HIJING p+p 200 GeV HIJING p+p 410 GeV