part N 0 100 200 300

Relative Fluctuations

0

0.2

0.4

0.6 for the assumptions:

flow〉 v_2 〈)/_2(v

flow σ = 0 >2ηΔδ =1x Hijing >2ηΔδ =3x Hijing >2ηΔδ =10x Hijing >2ηΔδ

〉_{part} ∈〈 part ∈σ

〉_{part} ∈〈 part ∈σ Glauber MC

CGC MC N 0