1η

-2 0 2

2η

-2 0 2 0 0.002

0.004

)_2η(^{fit}_2

) x v

1η(^{fit}_2v

1η

-2 0 2

2η

-2 0 2 0 0.002

0.004

)_2η,_1η(δ