part N 0 50 100 150 200 250 300 350

〉ε〈

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 Cu-Cu 〉 partε〈 Cu-Cu

〉_{std}ε〈 Au-Au 〉 partε〈 Au-Au

〉_{std}ε〈

〉

〉