0 50 100

part N 320 340 0.5

1.0

/pp

(c) 0.5

1.0

+/K^-K

(b)

Absolute Scale Error 0.019 ± Cu+Cu 200 GeV: 0.018 ± Cu+Cu 62.4 GeV:

0.5

1.0

+π/^-π

(a)

Cu+Cu 62.4 GeV

Cu+Cu 200 GeV

Au+Au 200 GeV d+Au 200 GeV p+p 200 GeV

Antiparticle to particle ratios