energy (MeV)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 dn/de

0 50 100 150 200 250 300 Paddle Counter

ΔE cut = 1.2

energy (MeV)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dn/de

0 10 20 30 40 50 Ring Counter

ΔE cut = 6.2

particles created at counter