0 1 2 3 4 5 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

<E_{loss}>[MeV]

M_{p[a.u.]} p,p _ p_Tα 100-200 MeV/c

K^+,K^-

p_Tα 70-120 MeV/c π^+,π^− p_Tα 25-50 MeV/c