Comparing STL vector with TClonesArray: Root 3.01/00 Linux hilux12.nbi.dk 2.2.16-3 #1 Mon Jun 19 18:10:14 EDT 20 Reference machine pcnotebrun.cern.ch RedHat Linux 6.1 (Pentium III 650 Mhz 256 Mbytes RAM, IDE disk) (send your results to rootdev@root.cern.ch)

legend vector<THit>

vector<THit*> TClonesArray -nosplit -split

Ref. machine

seconds

0 0.5 1 1.5 Time to fill collections

Megabytes

0 10 20 30 40 File size no compression

Megabytes

0 2 4 6 8 File size compression 1

seconds

0 1 2 3 Time to write no compression

seconds

0

5

10 Time to write compression 1

seconds

1 2

Time to read no compression

seconds

0 1 2 3 Time to read compression 1