eta -40 -30 -20 -10 0 10 0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000 2 x10 htemp Nent = 6412440 Mean = -2.499 RMS = 9.619

-log(tan(0.5*acos(fTracks.fPz/sqrt(fTracks.fPx*fTracks.fPx+fTracks.fPy*fTracks.fPy+fTracks.fPz*fTracks.fPz)))) htemp