eta -40 -30 -20 -10 0 10 0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

htemp Nent = 400404 Mean = -0.04615 RMS = 2.743

-log(tan(0.5*acos(fTracks.fPz/sqrt(fTracks.fPx*fTracks.fPx+fTracks.fPy*fTracks.fPy+fTracks.fPz*fTracks.fPz)))) {fParamImpact < 2} htemp