η -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

> part

/ 0.5 <N η dN/d

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0-6 % Central for Silicon 6-20 % Central for Silicon 20-50 % Central for Silicon 0-6 % Central for Scintillator Tile 6-20 % Central for Scintillator Tile 20-50 % Central for Scintillator Tile