Summ ar y / Discussion

BRAHMS :

e measurement

HBT in BRAHMS :

ISSUES :

Broad y-p_t coverage for inclusive single particle measurements with good tracking and PID

Good for differential HBT measurement? (Probably YES!)

- Measurements up to y:2.5 and p_t:2 GeV/c for pion - Good two-particle resolution

- Limited geometrical transverse sensitivity (q_{side}) - Rates (Second-Level Trigger?)

- Systematic Undestanding (corrections, two spectrometer combinations...)

- Kaon correlations?

- Needs more rigorous study - “Discuss with theorists!”