Statistical

Statistical + Systematic λ 0.74 +− 0.03 4.91 +− 0.20 4.12 +− 0.17 R_l R_{out} R_{side} 5.23 +− 0.32 5.12 +− 0.34 5.22 +− 0.32 5.52 +− 0.35

0.65 +− 0.03

3D Fitting Resolution

input : λ =0.7 R_l,R_{out},R_{side}= 5 fm Fitting Function: C_2=1+λ exp(-R_l^2q_l^2-R_{out}^2q_{out}^2-R_{side}^2q_{side}^2)

(Muliple Scattering+Tracking)

500K π^+π^+ pairs